                  source_id &    i21 &  ...   &       Explanation                                  &   2875125810310195712\\
                         ra &  f14.8 &  ...   &       Explanation                                  &     0.01579094\\
                   ra_error &   f7.5 &  ...   &       Explanation                                  & 0.15687\\
                        dec &  f14.8 &  ...   &       Explanation                                  &    34.18830049\\
                  dec_error &   f7.5 &  ...   &       Explanation                                  & 0.12670\\
                   parallax &   f9.3 &  ...   &       Explanation                                  &    18.525\\
             parallax_error &   f7.5 &  ...   &       Explanation                                  & 0.03096\\
                       pmra &   f9.3 &  ...   &       Explanation                                  &  -226.211\\
                 pmra_error &   f7.5 &  ...   &       Explanation                                  & 0.08300\\
                      pmdec &   f9.3 &  ...   &       Explanation                                  &   -56.528\\
                pmdec_error &   f7.5 &  ...   &       Explanation                                  & 0.04175\\
          astrometry_source &     i2 &  ...   &       Explanation                                  &  2\\
            phot_g_mean_mag &   f8.4 &  ...   &       Explanation                                  &   8.3483\\
phot_g_mean_flux_over_error &   f9.2 &  ...   &       Explanation                                  &   6895.11\\
           phot_bp_mean_mag &   f8.4 &  ...   &       Explanation                                  &   8.6769\\
phot_bp_mean_flux_over_erro &   f9.2 &  ...   &       Explanation                                  &   3384.69\\
           phot_rp_mean_mag &   f8.4 &  ...   &       Explanation                                  &   7.8431\\
phot_rp_mean_flux_over_erro &   f9.2 &  ...   &       Explanation                                  &   3544.43\\
          Photometry_source &     i2 &  ...   &       Explanation                                  &  0\\
   phot_bp_rp_excess_factor &   f8.4 &  ...   &       Explanation                                  &   1.2061\\
                       ruwe &   f5.2 &  ...   &       Explanation                                  & 14.26\\
        ipd_frac_multi_peak &     i3 &  ...   &       Explanation                                  &   0\\
                  adoptedRV &   f8.3 &  ...   &       Explanation                                  &  -30.529\\
            adoptedRV_error &   f8.4 &  ...   &       Explanation                                  &   0.5379\\
                  GCNS_prob &   f5.3 &  ...   &       Explanation                                  & 1.000\\
                     dist_1 &  f12.5 &  ...   &       Explanation                                  &      0.05388\\
                    dist_16 &  f12.5 &  ...   &       Explanation                                  &      0.05400\\
                    dist_50 &  f12.5 &  ...   &       Explanation                                  &      0.05408\\
                    dist_84 &  f12.5 &  ...   &       Explanation                                  &      0.05417\\
                  name_gunn &    a20 &  ...   &       Explanation                                  &                     \\
               Angdist_gunn &   f5.1 &  ...   &       Explanation                                  &   0.0\\
                  gmag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                e_gmag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                  rmag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                e_rmag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                  imag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                e_imag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                  zmag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                e_zmag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                 NAME_2MASS &    a20 &  ...   &       Explanation                                  &    00000410+3411189 \\
              Angdist_2MASS &   f5.1 &  ...   &       Explanation                                  &   0.1\\
                  j_m_2MASS &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   7.249\\
               j_msig_2MASS &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.017\\
                  h_m_2MASS &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   6.940\\
               h_msig_2MASS &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.016\\
                  k_m_2MASS &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   6.885\\
               k_msig_2MASS &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.017\\
                  NAME_WISE &    a20 &  ...   &       Explanation                                  &  J000003.89+341118.1\\
               Angdist_WISE &   f5.1 &  ...   &       Explanation                                  &   0.0\\
             w1mpro_pm_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   6.851\\
          w1sigmpro_pm_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.062\\
             w2mpro_pm_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   6.871\\
          w2sigmpro_pm_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.019\\
                w3mpro_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   6.883\\
             w3sigmpro_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.016\\
                w4mpro_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   6.824\\
             w4sigmpro_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.085\\
