                  source_id &    i21 &  ...   &       Explanation                                  &   2312598516029867648\\
                         ra &  f14.8 &  ...   &       Explanation                                  &     0.00236183\\
                   ra_error &   f7.5 &  ...   &       Explanation                                  & 0.02207\\
                        dec &  f14.8 &  ...   &       Explanation                                  &   -35.65562272\\
                  dec_error &   f7.5 &  ...   &       Explanation                                  & 0.02357\\
                   parallax &   f9.3 &  ...   &       Explanation                                  &     8.206\\
             parallax_error &   f7.5 &  ...   &       Explanation                                  & 0.03342\\
                       pmra &   f9.3 &  ...   &       Explanation                                  &    40.177\\
                 pmra_error &   f7.5 &  ...   &       Explanation                                  & 0.02272\\
                      pmdec &   f9.3 &  ...   &       Explanation                                  &   -72.621\\
                pmdec_error &   f7.5 &  ...   &       Explanation                                  & 0.02680\\
          astrometry_source &     i2 &  ...   &       Explanation                                  &  0\\
            phot_g_mean_mag &   f8.4 &  ...   &       Explanation                                  &  15.3310\\
phot_g_mean_flux_over_error &   f9.2 &  ...   &       Explanation                                  &   2594.28\\
           phot_bp_mean_mag &   f8.4 &  ...   &       Explanation                                  &  16.6819\\
phot_bp_mean_flux_over_erro &   f9.2 &  ...   &       Explanation                                  &    250.61\\
           phot_rp_mean_mag &   f8.4 &  ...   &       Explanation                                  &  14.1901\\
phot_rp_mean_flux_over_erro &   f9.2 &  ...   &       Explanation                                  &   1137.33\\
          Photometry_source &     i2 &  ...   &       Explanation                                  &  0\\
   phot_bp_rp_excess_factor &   f8.4 &  ...   &       Explanation                                  &   1.4128\\
                       ruwe &   f5.2 &  ...   &       Explanation                                  &  1.07\\
        ipd_frac_multi_peak &     i3 &  ...   &       Explanation                                  &   0\\
                  adoptedRV &   f8.3 &  ...   &       Explanation                                  &  -15.964\\
            adoptedRV_error &   f8.4 &  ...   &       Explanation                                  &   6.6314\\
                  GCNS_prob &   f5.3 &  ...   &       Explanation                                  & 1.000\\
                     dist_1 &  f12.5 &  ...   &       Explanation                                  &      0.12069\\
                    dist_16 &  f12.5 &  ...   &       Explanation                                  &      0.12134\\
                    dist_50 &  f12.5 &  ...   &       Explanation                                  &      0.12182\\
                    dist_84 &  f12.5 &  ...   &       Explanation                                  &      0.12233\\
                  name_gunn &    a20 &  ...   &       Explanation                                  &                     \\
               Angdist_gunn &   f5.1 &  ...   &       Explanation                                  &   0.0\\
                  gmag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                e_gmag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                  rmag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                e_rmag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                  imag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                e_imag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                  zmag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                e_zmag_GUNN &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
                 NAME_2MASS &    a20 &  ...   &       Explanation                                  &    00000051-3539189 \\
              Angdist_2MASS &   f5.1 &  ...   &       Explanation                                  &   0.0\\
                  j_m_2MASS &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &  12.757\\
               j_msig_2MASS &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.025\\
                  h_m_2MASS &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &  12.125\\
               h_msig_2MASS &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.027\\
                  k_m_2MASS &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &  11.927\\
               k_msig_2MASS &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.026\\
                  NAME_WISE &    a20 &  ...   &       Explanation                                  &  J000000.55-353919.8\\
               Angdist_WISE &   f5.1 &  ...   &       Explanation                                  &   0.0\\
             w1mpro_pm_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &  11.717\\
          w1sigmpro_pm_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.023\\
             w2mpro_pm_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &  11.566\\
          w2sigmpro_pm_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.021\\
                w3mpro_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &  11.565\\
             w3sigmpro_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   0.149\\
                w4mpro_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  &   9.414\\
             w4sigmpro_WISE &   f7.3 &  ...   &       Explanation                                  & *******\\
